当前位置:首页   >  产品中心   >  有机样品前处理系统

  • Flex-HPSE全自动快速溶剂萃取

    Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取仪可用于样品中有机物的提取,在一定的温度和压力下用溶剂对固体或半固体样品进行萃取。Flex-HPSE双通道30位自动连续处理,实验效率是传统压力溶剂萃取的两倍以上,广泛适用于环境、食品、聚合物等领域。

    访问次数:10482
    产品价格:面议
    厂商性质:生产厂家
    更新日期:2025-12-03
  • Flex-HPSE 1H 全自动高效快速溶剂萃取仪

    Flex-HPSE 1H全自动高效快速溶剂萃取系统可用于样品中有机物的提。谝欢ǖ奈露群脱沽ο掠萌芗炼怨烫寤虬牍烫逖方休腿 lex-HPSE 1H是一款单通道48 位自动连续处理仪器,一次处理48个样品,全天24小时运行无需人工操作。

    访问次数:5128
    产品价格:面议
    厂商性质:生产厂家
    更新日期:2025-12-03
  • HPSE Ultra系列高效快速溶剂萃取仪

    HPSE Ultra系列高效快速溶剂萃取仪可用于样品中有机物的提。谝欢ǖ奈露群脱沽ο掠萌芗炼怨烫寤虬牍烫逖方休腿。HPSE Ultra可同时支持6个样品同时提。思际蹩商娲魇咸崛〉却程崛〖际,并大大加快了萃取的效率,明显降低萃取溶剂的使用量。广泛应用于环境、食品、中药等多种应用领域。

    访问次数:4101
    产品价格:面议
    厂商性质:生产厂家
    更新日期:2025-12-03
  • HPSE快速溶剂萃取

    HPSE 系列高效快速溶剂萃取仪可用于样品中有机物的提。谝欢ǖ奈露群脱沽ο掠萌芗炼怨烫寤虬牍烫逖方休腿。HPSE可同时支持6个样品同时提。思际蹩商娲魇咸崛〉却程崛〖际,并大大加快了萃取的效率,明显降低萃取溶剂的使用量。广泛应用于环境、食品、中药等多种应用领域。

    访问次数:19911
    产品价格:面议
    厂商性质:生产厂家
    更新日期:2025-12-03
共 4 条记录,当前 1 / 1 页  首页  上一页  下一页  末页  跳转到第页 
sitemap地图